--##2023.11.03 chenrenhai 增加系统参数：项目管理系统是否启用物资耗材接口，1是 0否,默认0，泉州是医大附二医院为0  	XMGL13-20231103-001
insert into XT_XTCS00 (NAME00, VALUE0, FLAG00, BZ0000, FL0000, SYXT00, YYID00, BB0000, SFXS00, MRZ000, CJRQ00, ZTFL00)
values ('XMGL_SFQYTTWZHCJK', 'Y', '0', '项目管理系统是否启用物资耗材接口，1是 0否,默认0', '项目管理系统-收费项目维护', '21', null, null, 'Y', null, null, null);
commit;