--##2023.08.22 chenrenhai   	ZYSF13H-20230822-001 预住院项目是否自动转入住院费用 0 否  1 是  默认 0 河北大学附属医院为1
insert into XT_XTCS00 (NAME00, VALUE0, FLAG00, BZ0000, FL0000, SYXT00, SFXS00, SSXT00, XTCDBH)
values ('ZYSF_YZYXMSFZDZRZYFY', '1', '1', '预住院项目是否自动转入住院费用 0 否  1 是  默认 0', '预住院项目是否自动转入住院费用 0 否  1 是  默认 0', '14', 'Y', '住院收费', 'X002001');
commit;