--##2023.06.10 chenrehai YJ13H-20230610-002 医技系统-零散处方维护 ：增加系统参数，YJ_MZBRSFQYLSCFWH，门诊病人是否启用零散处方维护 0不启用,1启用,默认为1，河北大学附属医院为 1，启用
insert into XT_XTCS00 (NAME00, VALUE0, FLAG00, BZ0000, FL0000, SYXT00, YYID00, BB0000, SFXS00, MRZ000, CJRQ00, ZTFL00, SSXT00)
values ('YJ_MZBRSFQYLSCFWH', '0', '1', '医技系统-门诊病人是否启用零散处方维护 0不启用,1启用,默认为1','医技系统-零散处方维护（新）', '19', null, null, 'Y', null, null, '', '医技系统');
commit;