--##2023.10.16 chenrenhai ZYSF13X-20231016-001 增加系统参数：住院收费，医保结算清单上传，是否启动JDBC方式连接,1 是,0 否,默认 0 芜湖市第一人民医院为1
insert into XT_XTCS00 (NAME00, VALUE0, FLAG00, BZ0000, FL0000, SYXT00, YYID00, BB0000, SFXS00, MRZ000, CJRQ00, ZTFL00, SSXT00, XTCDBH)
values ('ZYSF_SFQYJDBC', '0', '1', '住院收费，医保结算清单上传，是否启动JDBC方式连接,1 是,0 否,默认 0', '住院医保业务管理', '14', null, null, 'Y', null, null, '', '住院收费', 'X002004');
commit;