--##2023.01.12 chenrenhai 增加系统参数：住院电子发票的纸质发票相关按钮是否显示，1是 0否,默认1，罗源县医院为0  
insert into xt_xtcs00 (NAME00, VALUE0, FLAG00, BZ0000, FL0000, SYXT00, YYID00)
values ('ZYSF_SFXSZZFPAN', '1', '1', '住院电子发票的纸质发票相关按钮是否显示，1是 0否,默认0', '住院收费系统-住院电子发票综合操作', '14', null);
commit;
